; $Id: libdb.def,v 11.21 2001/01/04 15:07:33 dda Exp $

DESCRIPTION	'Berkeley DB 3.2 Library'
EXPORTS
	lock_get				@1
	lock_id					@2
	lock_put				@3
	lock_vec				@4
	log_compare				@5
	log_file				@6
	log_flush				@7
	log_get					@8
	log_put					@9
	log_register				@10
	log_unregister				@11
	memp_fclose				@12
	memp_fget				@13
	memp_fopen				@14
	memp_fput				@15
	memp_fset				@16
	memp_fsync				@17
	memp_register				@18
	memp_sync				@19
	txn_abort				@20
	txn_begin				@21
	txn_checkpoint				@22
	txn_commit				@23
	txn_prepare				@24
	db_version				@25
	memp_stat				@26
	log_archive				@27
	lock_detect				@28
	txn_id					@29
	txn_stat				@30
	memp_trickle				@31
	log_stat				@32
	lock_stat				@33
	db_create				@34
	db_env_create				@35
	db_strerror				@36
	db_xa_switch				@37
	db_env_set_func_close			@38
	db_env_set_func_dirfree			@39
	db_env_set_func_dirlist			@40
	db_env_set_func_exists			@41
	db_env_set_func_free			@42
	db_env_set_func_fsync			@43
	db_env_set_func_ioinfo			@44
	db_env_set_func_malloc			@45
	db_env_set_func_map			@46
	db_env_set_func_open			@47
	db_env_set_func_read			@48
	db_env_set_func_realloc			@49
	db_env_set_func_rename			@50
	db_env_set_func_sleep			@51
	db_env_set_func_unlink			@52
	db_env_set_func_unmap			@53
	db_env_set_func_write			@54
	db_env_set_func_yield			@55
;	FREE					@56
	db_env_set_pageyield			@57
	db_env_set_panicstate			@58
	db_env_set_region_init			@59
	db_env_set_tas_spins			@60
; these are only for testing
	__db_loadme				@201
	__ham_func2				@202
	__ham_func3				@203
	__ham_func4				@204
	__ham_func5				@205
	__db_hcreate				@206
	__db_hsearch				@207
	__db_hdestroy				@208
	__db_dbm_init				@209
	__db_dbm_delete				@210
	__db_dbm_fetch				@211
	__db_dbm_store				@212
	__db_dbm_firstkey			@213
	__db_dbm_nextkey			@214
	__db_dbm_close				@215
	__db_ndbm_open				@216
	__db_ndbm_store				@217
	__db_ndbm_rdonly			@218
	__db_ndbm_pagfno			@219
	__db_ndbm_nextkey			@220
	__db_ndbm_firstkey			@221
	__db_ndbm_fetch				@222
	__db_ndbm_error				@223
	__db_ndbm_dirfno			@224
	__db_ndbm_delete			@225
	__db_ndbm_close				@226
	__db_ndbm_clearerr			@227
	__lock_dump_region			@228
	__memp_dump_region			@229
	__os_closehandle			@230
	__os_openhandle				@231
	__os_strdup				@232
	__db_r_attach				@233
	__db_r_detach				@234
	__db_tas_mutex_init			@235
	__db_tas_mutex_lock			@236
	__db_tas_mutex_unlock			@237
	__os_read				@238
	__os_write				@239
	__os_open				@240
	__os_ioinfo				@241
	__os_free				@242
	__os_malloc				@243
	__os_freestr				@244
	__os_calloc				@245
	__ham_test				@246
; these are needed for linking tools
	__db_dump				@401
	__db_rpath				@402
	__db_dispatch				@403
	__db_err				@404
	__db_init_print				@405
	__txn_init_print			@406
	__log_init_print			@407
	__ham_init_print			@408
	__bam_init_print			@409
	__db_jump				@410
	__ham_pgin				@411
	__ham_pgout				@412
	__bam_pgin				@413
	__bam_pgout				@414
	__db_omode				@415
	__db_prdbt				@416
	__os_sleep				@417
	__db_e_stat				@420
	__db_getlong				@421
	__os_get_errno				@422
	__os_set_errno				@423
	__ham_get_meta				@424
	__ham_release_meta			@425
	__qam_init_print			@426
	__crdel_init_print			@427
	__qam_pgin_out				@428
	__db_pgin				@429
	__db_pgout				@430
	__db_getulong				@431
	__db_util_sigresend			@432
	__db_util_siginit			@433
	__db_util_interrupted			@434
	__db_util_logset			@435
	__db_prheader				@436
	__db_prfooter				@437
	__db_verify_callback			@438
	__db_verify_internal			@439
	__os_yield				@440
	__db_global_values			@441
